Alain Busine

Corpuscule

L’infirmière de nuit passa à six heures, celle du jour à huit. Chacune nota les mêmes constatations : « Pas de température, bonne tension, le drain a encore donné cette nuit, mais moins qu’hier. »

– Vous pensez que je pourrai rentrer aujourd’hui ?, demanda le docteur Nestor Neubis.

– Cela dépendra du chirurgien, voilà votre collation.

Le plateau « thé-biscotte » était remplacé par un petit déjeuner frugal : deux tranches de pain gris, un yaourt maigre et du café qui goûtait l’eau. Neubis mangea sans rechigner. Après tout, il n’attendait pas des œufs au lard ni une corbeille de fruits rares. Il avait la tête occupée par son retour hypothétique. Une intervention banale, une correction d’une hernie inguinale par laparoscopie avait eu lieu, il y a 72 h. Il aurait déjà dû être chez lui. « Maximum 48 h » avait promis le chirurgien. Mais, il avait laissé sous-entendre une complication : « Tu as des tissus très particuliers, à la fois solides et friables. » Comprenne qui pourra… Neubis avait été mis au régime spartiate, le temps que ses intestins redonnent des signes de vie et que le drain placé dans son ventre ne produise plus de rejet de sang et d’autres fluides. Ce matin, il se sentait mieux ; la douleur lancinante avait cédé le pas à une gêne, un ballonnement que l’on ressent après avoir trop mangé et qui oblige à défaire un cran de la ceinture du pantalon.

– Qu’est-ce qu’on fait de ça ?, dit l’infirmière en désignant la pompe à morphine.

– Je ne sais pas.

– Si vous voulez rentrer, il faudra bien l’enlever. Et puis ce n’est pas bon de s’habituer à ces trucs-là...