Frédéric Speisser • Catherine Rohé

Une nuit pas comme les autres

un conte pour s’entendre…

Le Verger Éditeur

LE PÈRE NOËL EST MALADE

C’était un beau matin d’hiver, en Alaska, un matin blanc et gelé. Dans la forêt, très loin du premier village, se dressait une jolie maisonnette. À l’intérieur, sur une table de nuit magnifiquement sculptée en bois de sapin, un réveil sonna sept heures et demie…

Qu’il était dur de quitter la chaleur de son lit, par ce froid ! En ce 24 décembre, Alexandre, pelotonné sous sa couette, ne se sentait pas bien. Il n’avait aucune envie de se lever, car sa chambre s’était considérablement refroidie pendant la nuit, toutes les bûches du poêle étant consumées. Sa femme, Rosa, s’occupa de le rallumer en rajoutant de nouveaux rondins. Très vite, le doux crépitement des flammes retentit et la petite chambre se réchauffa. Alors, Rosa s’en alla préparer un copieux petit-déjeuner pour son fils : Sébastien. Tout en faisant tiédir de la tisane et du lait, elle s’inquiétait de la santé de son mari. Il devait absolument se rétablir le plus vite possible…

Sébastien, plutôt matinal, était déjà debout. Il sculptait avec une minutie admirable un gros bloc de glace qui prenait peu à peu la forme d’une biche. Il œuvrait avec tant de détails qu’on avait l’impression qu’elle allait gambader d’une minute à l’autre. Sébastien travaillait près d’un lac, c’était un endroit où il se sentait bien et aimait à passer du temps. Son fidèle compagnon, un renne baptisé Royal, grignotait les buissons qui poussaient partout dans la forêt quelques mètres plus bas. Avec une tronçonneuse, Sébastien marquait méticuleusement les courbes du corps de la biche, en veillant à ne pas déraper et briser ainsi le résultat de plusieurs heures de travail. Tout à son œuvre, il ne ressentait que les vibrations de son outil. En lui régnait un profond silence…

Plus haut, sur une petite colline recouverte d’une épaisse couche de neige, de la fumée sortait maintenant de la cheminée de la maison de...