Raymond Penblanc

L'Égyptienne

© Éditions LUNATIQUE

10, rue d'Embas, 35500 Vitré, 2017

ISSN 0753-3454

ISBN 979-10-97356-47-7

J’ai commencé par descendre les escaliers majestueux de la gare Saint-Charles d’un pas également majestueux, avec le sentiment grisant, comme c’est souvent le cas quand on débarque du train au petit jour et qu’on surplombe la marée des toits, de m’approprier la ville entière. Ensuite, après avoir emprunté plusieurs petites rues étroites en me gorgeant de couleurs et d’odeurs, je me suis retrouvé sous les ombrages du boulevard Chave où j’ai regardé circuler les trams tintinnabulants, le temps d’avaler mon deuxième croissant. L’hôpital où était mort Arthur se situait à deux pas. J’ignorais qu’il avait été reconstruit, en tout cas je n’avais pas envisagé la chose ainsi. J’en ai été tellement déçu que j’ai renoncé à franchir la barrière d’entrée, préférant attendre le soir, et je me suis rendu à pied jusqu’au Vieux-Port, l’œil aux aguets et le nez au vent. Et je dois reconnaître qu’à mesure que je m’éloignais, le fantôme d’Arthur lui aussi s’éloignait. D’ailleurs, parmi tous ces bruns noirs au regard charbonneux, il était impossible de voir émerger un grand jeune homme blond aux longs cheveux de fille et aux yeux bleu pâle pailletés d’or qui aurait regardé du côté de la mer. Par contre, les petits bruns secs avec ou sans moustache étaient légion. Il suffisait d’en prélever un au hasard pour que celui-ci me désigne sa cuisse enflammée et son genou enflé, ou encore cette civière de fortune faite de montants de bois assemblées posée dans...