André Mertens

Miroir du temps

C’était un grand jour pour Kevin.

Il s’était levé vers quinze heures. Il avait préparé le repas du soir de son épouse et de ses deux enfants qu’il irait chercher à l’école, vers dix-sept heures trente. À dix-neuf heures, son épouse était rentrée. Ils avaient mangé ensemble en discutant du planning du lendemain, des prochaines vacances, du changement d’opérateur télécom et de la situation dans le pays. Elle lui a signalé qu’une de ses collègues était malade. À vingt heures, il était parti à la gare où il avait pris le RER pour Versailles. Une fois débarqué, il s’est dirigé vers le château en contournant la place d’Armes pour rejoindre la place Gambetta. Il avait laissé de côté la chapelle pour rejoindre une grande porte de bois peinte en vert. Il composa un code. La porte s’ouvrit sur un sas fermé par une porte en verre renforcé. Une voix lui demanda de passer son badge sur le boîtier électronique à droite sur le mur. Un clic se fit entendre. La même voix l’invita à pousser la porte et à descendre l’escalier plongeant dans les caves du château. Quelques portes et deux couloirs plus loin, il arriva dans une assez grande salle éclairée par des néons. Un planton lui fit remarquer qu’il devait porter un masque. Kevin s’excusa mit le masque, demanda où il devait aller. L’homme lui désigna un casier. Mais il le fit patienter. Il ne pouvait y avoir plus de deux personnes dans les vestiaires. Après les civilités d’usage réduites au minimum – c’est-à-dire une sorte de grognement qui exprime à la fois bonjour, comment vas-tu ? Bien, merci – Kevin se rendit à son casier, le...